Title: UE_02_Mengen_Axiomensystem

Q: Welche Axiomen sind richtig?
- 1 ist eine natürliche Zahl. (correct)
- 1 ist kein Nachfolger irgendeiner natürlichen Zahl. (correct)
- Natürliche Zahlen mit gleichem Nachfolger sind gleich. (correct)
- Wenn eine Menge M 1 und die Nachfolger von jeder Zahl der Menge hat, dann ist Menge der natürlichen Zahlen eine Teilmenge der Menge M. (correct)
- 1 ist ein Nachfolger irgendeiner natürlichen Zahl (z.B. 0).
- 1 gehört ausschließlich zur Menge der natürlichen Zahlen
- Natürliche Zahlen mit Nachfolger sind gleich.
Feedback (0 to 40%): Ups! Sie sollten das Thema Mengenlehre wiederholen.
Feedback (41 to 80%): Nicht schlecht, versuchen Sie es noch einmal.
Feedback (81 to 100%): Gut gemacht!