Title: 5STA_02_TES_DE_Mean-1

Authors: Eva Schirgi (Author)
Licence: CC BY 4.0

Q: Bei einer Zwischenüberprüfung (mit max. Punkteanzahl von 20) von 10 Studierenden werden folgende Punkte erhoben:  \(5, 10, 16, 13, 13, 16, 15, 6, 20, 6\)

Klicken Sie jene Werte an, die dem Interquartilsabstand oder der Spannweite entsprechen.
- \(23,2\)
- \(4,82\)
- \(15\) (correct)
- \(10\) (correct)
- \(20\)