Title: 5STA_02_TES_DE_Mean-1

Authors: Eva Schirgi (Author)
Licence: CC BY 4.0

Q: Bei einem Zufallsexperiment wird ein Würfel einmal geworfen.

Klicken Sie alle jene Aussagen an, die korrekt sind.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 1 geworfen wird, ist ca. \(17 \%\). (correct)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl kleiner als 6 geworfen wird, ist \(\frac{1}{6}\).
- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl kleiner als 6 geworfen wird, ist \(1-\frac{1}{6}\). (correct)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl zwischen 2 und 5 geworfen wird, ist \(33 \%\). (correct)
- Das Zufallsexperiment entspricht einer Bernoulli-Experiment.