Title: 5STA_02_TES_DE_Mean-1

Authors: Eva Schirgi (Author)
Licence: CC BY 4.0

Q: Bei einem Zufallsexperiment wird ein fairer Würfel zweimal hintereinander geworfen.

Klicken Sie alle jene Aussagen an, die korrekt sind.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass genau eine 6 geworfen wird, ist ca. \(17 \%\).
- Die Wahrscheinlichkeit, dass keine 6 geworfen wird, ist \(\frac{5}{6}\cdot \frac{5}{6}\). (correct)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine 6 geworfen wird, ist \(1-\frac{25}{36}\). (correct)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine 6 geworfen wird, ist \(100 \%\).
- Die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens eine 6 geworfen wird, ist \(1-\frac{1}{36}\). (correct)