Title: 5STA_02_TES_DE_Anlage-1

Authors: Eva Schirgi (Author)
Licence: CC BY 4.0

Q: Ein Unternehmen produziert Rohre auf drei verschiedenen Anlagen. Anlage 1 liefert 20 %, Anlage 2 30 % und Anlage 3 den Rest der Gesamtproduktion. Auf Anlage 1 müssen 2 % der Rohre entsorgt werden, bei Anlage 3 ca. 3 %. Anlage 2 liefert 98 % gute Resultate.

Klicken Sie alle jene Aussagen an, die korrekt sind.
- Insgesamt sind \(98,0 \%\) der Gesamtproduktion in Ordnung.
- Insgesamt müssen \(6,0 \%\) der Gesamtproduktion entsorgt werden.
- Anlage 2 liefert \(29,4 \%\) der fehlerfreien Rohre. (correct)
- \(1,5 \%\) der fehlerhaften Rohre stammen von der Anlage 3. (correct)
- Anlage 3 liefert \(47,0 \%\) der Gesamtproduktion, die in Ordnung ist.