Title: 5STA_02_TES_DE_Boxplot-3

Authors: Eva Schirgi (Author)
Licence: CC BY 4.0

Q: In einer Geburtenklinik werden sowohl das Gewicht als auch die Größe der Neugeborenen gemessen. Für die letzten Jahre wurde ein Boxplot für das Gewicht der Neugeborenen erstellt (siehe obiges Diagramm).

Klicken Sie alle jene Aussagen an, die für dieses Diagramm gültig sind.
- Die Verteilung des Gewichtes bei Neugeborenen ist symmetrisch.
- \(50 \%\) der Neugeborenen haben in etwa ein Gewicht zwischen 2800 und 4000 g. (correct)
- \(25 \%\) der Neugeborenen sind leichter als 2800 g. (correct)
- \(75 \%\) der Neugeborenen erreichen ein Gwicht über 4000 g.
- Bei \(75 \%\) der Neugeborenen liegt das Gewicht bei ca. 3400 g.
- Ein Gewicht unter 1749 g gilt als Ausreißer. (correct)