Title: 5STA_02_TES_DE_Boxplot-4

Authors: Eva Schirgi (Author)
Licence: CC BY 4.0

Q: In einer Geburtenklinik werden sowohl das Gewicht als auch die Größe der Neugeborenen gemessen. Für die letzten Jahre wurde ein Boxplot für die Größe der Neugeborenen erstellt (siehe obiges Diagramm).

Klicken Sie alle jene Aussagen an, die für dieses Diagramm gültig sind.
- Die Verteilung der Größe bei Neugeborenen ist bis auf die Ausreißer in etwa symmetrisch. (correct)
- \(50 \%\) der Neugeborenen sind zwischen 49 und 53 cm groß. (correct)
- \(75 \%\) der Neugeborenen sind kleiner als 53 cm. (correct)
- \(25 \%\) der Neugeborenen sind größer als 49 cm.
- Bei \(75 \%\) der Neugeborenen liegt das Durchschnittsgewicht bei 51 cm.
- Es gibt zwei Neugeborene, die kleiner als 43 cm sin. (correct)