Title: 5STA_02_TES_DE_Varianz-4

Licence: CC BY

Q: Im Rahmen einer Umweltstudie wurden über 10 aufeinanderfolgende Tage hinweg tägliche Temperaturmessungen in Grad Celsius (°C) aufgezeichnet. Die Werte lauten wie folgt:

21, 23, 22, 20, 19, 24, 22, 23, 20, 21

Welche der folgenden Werte entsprechen entweder der Varianz oder der Standardabweichung dieser Datenreihe?
- \(2,25\) (correct)
- \(1,5\) (correct)
- \(\sqrt{2,25}\) (correct)
- \(21,5\)
- \(22,5\)
- \(\sqrt{22,5}\)