Title: 5STA_02_TES_DE_IQR-2

Licence: CC BY

Q: Bei einer Temperaturmessung über 10 Tage wurden folgende Tageshöchstwerte in Grad Celsius festgehalten:
15, 17, 14, 20, 18, 13, 16, 19, 18, 15

Klicken Sie jene Werte an, die dem Interquartilsabstand oder der Spannweite entsprechen.
- \(7\) (correct)
- \(3\) (correct)
- \(8\)
- \(20\)
- \(15\)