Title: 5STA_02_TES_DE_IQR-5

Licence: CC BY

Q: Die tägliche Schrittanzahl (in Tausend) von 10 Personen wurde mit einem Fitness-Tracker erfasst:
8, 10, 7, 12, 9, 11, 13, 10, 14, 9

Klicken Sie jene Werte an, die dem Interquartilsabstand oder der Spannweite entsprechen.
- \(3\) (correct)
- \(7\) (correct)
- \(12\)
- \(9\)
- \(14\)