Title: 5STA_02_TES_DE_Mean-1

Licence: CC BY

Q: Bei einem Zufallsexperiment wird ein fairer Würfel zweimal hintereinander geworfen.

Klicken Sie alle jene Aussagen an, die korrekt sind.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass keine 6 und keine 1 geworfen wird, ist ca. \(44,4 \%\). (correct)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Zahl kleiner als 3 geworfen wird, ist \(1 - \left( \frac{4}{6} \right)^2\). (correct)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine gerade Zahl geworfen wird, ist ca. \(99 \%\).
- Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine 2 geworfen wird, ist ca. \(45 \%\).
- Die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens eine 6 geworfen wird, ist ca. \(31 \%\).