Title: 5STA_02_TES_DE_Mean-1

Licence: CC BY

Q: Bei einem Zufallsexperiment wird ein fairer Würfel zweimal hintereinander geworfen.

Klicken Sie alle jene Aussagen an, die korrekt sind.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine 6 geworfen wird, beträgt ca. \(30,5\%\). (correct)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass genau einmal eine 6 geworfen wird, beträgt ca. \(27,78\%\). (correct)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfe ungerade Zahlen ergeben, beträgt ca. \(25 \%\). (correct)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine 6 geworfen wird, beträgt \(1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.\)
- Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfe gerade Zahlen ergeben, beträgt \(\frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{16}{36}\)